From 8e96ba2978b622bb605caaeb07600c45516651c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stefan Reinauer <stepan@coresystems.de>
Date: Tue, 16 Mar 2010 23:33:29 +0000
Subject: pci drivers should be const.

Signed-off-by: Stefan Reinauer <stepan@coresystems.de>
Acked-by: Stefan Reinauer <stepan@coresystems.de>



git-svn-id: svn://svn.coreboot.org/coreboot/trunk@5229 2b7e53f0-3cfb-0310-b3e9-8179ed1497e1
---
 documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex')

diff --git a/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex b/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex
index e8687ceed5..c5fa8bf537 100644
--- a/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex
+++ b/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex
@@ -1204,7 +1204,7 @@ initialize and operate the device:
             .init = lsi_scsi_init,
             .scan_bus = 0,
     };
-    static struct pci_driver lsi_scsi_driver __pci_driver = {
+    static const struct pci_driver lsi_scsi_driver __pci_driver = {
             .ops = &lsi_scsi_ops,
             .vendor = 0xXXXX,
             .device = 0xXXXX,
-- 
cgit v1.2.3

